language: de

Über das magnetische Verhalten von CsjMHoFg (M=Na, K, Rb)

W. Urland
Institut für Anorganische und Analytische Chemie der Justus-Liebig-Universitat,
Gießen
Z. Naturforsch. 35a, 403-407 (1980);

[eingegangen am 1. März 1980]

[On the Magnetic Behaviour of CszMHoF* (M = Na, K, Rb)]

The magnetic behaviour of CsaMHoFe ( M = Na, K, Rb ) has been studied in the temperature range between 3.2 and 251.3 K. The magnetic data are interpreted by means of a previously developed model in which the influence of the crystal field is theoretically described by the angular overlap model. Values of the angular overlap parameters t a ( R ) and t n ( R ) cannot be determined unequivocally. The energy values of the crystal-field levels of the 6 I% ground state are calculated.

Einleitung