language: de

Nachtrag zu „Die Halbwertszeit des RaE" ^

^ Von F. Begemann und F. G. Houtermans
(Z. Naturforschg. 7a, 763 [1952];

[eingeg. am 19. Sept. 1952)]

Durch ein bedauerliches Versehen haben wir es verabsäumt, zu der von uns zum Zwecke der Isolierung einer RaE-Lösung aus einer Ra(D -f E -f F ) enthaltenden Lösung durchgeführten Dithizon-Abtrennung ^die von uns benutzte Literaturstelle zu zitieren. Boussieres und Ferradini^ haben mit radioaktiven Indikatoren die Abtrennung von Wismut, Blei und Polonium mittels einer Lösung von Dithizon in Chloroform aus Chlorid- und Nitratlösung in Abhängigkeit vom pjj-Wert der Lösung untersucht und geben Kurven für die Ausbeute. Diese Trennmethode hat sich, wie aus den zeitlichen Abfallskurven hervorging, als Methode der radioaktiven Separation von RaD und RaE ausgezeichnet bewährt. Wir möchten auch an dieser Stelle den Herren Prof. Haissinsky und Dr. Picciotto für den Hinweis auf diese Arbeit unseren besten Dank aussprechen.