language: de

Die Einzelstreuung von Elektronen an Atomkernen

Von E. KINZIISTGER* und W. BOTHE
Au8 dem Institut für Pliysik im Max-Planck-Institut für medizinische Forschung und dem I . Physikalischen Institut der Universität Heidelberg
(Z. Naturforschg. 7 tt, 390-401 [11952];

[eingegangen am 19. l'ebruar 1952)]

Es werden Messungen der Einzelstreuung von 245-keV-Elektronen in Metallfolien beschrieben. Die Elektronenstrahlen wurden mit einem Bandgenerator erzeugt. Der Einfluß der Vielfachstreuung wurde experimentell und theoretisch diskutiert. Die Einzelstreumessungen wurden durchgeführt als Belativmessungen von Ni, Ag und Au zu AI, als Messung der Winkelverteilung für AI und als Absolutmessung des Streuquerschnittes von AI für den Streuwinkel 50^. Ergebnisse : Fiir AI werden die Mottschen Absolutwerte des * Streuquerschnittes über den Winkelbereich = 30^— 150*^ bestätigt, für die höheren Elemente ebenso für i^ 70*. Für die höheren Elemente und für # 70^ sind die gemessenen Streuquerschnitte kleiner als die theoretischen. Die Abweichungen nehmen mit # und Z zu und erreichen 37% für Au bei 150°. Die möglichen Ursachen für diese Abweichungen werden diskutiert.

I. Ziel der Untersuchung