language: de

Die Absorption von Ultraschall in verdünnten Losungen von Phenol in Tetrachlorkohlenstoff

Von Wilhelm* Maier und Arthur Mez
Physikalisches Institut der Universität Freiburg/Br.,
(Z. Naturforschg. 7a, 300-301 [1952];

[eingeg. am 10. !klärz 1952)]

Wir fassen zusammen : Def osmotische Druck hängt von der Höhe ab. Er ist durch diese Abhängigkeit stets auf die Zustandsgrößen der Lösung ( Konzentration und Druck ) bezogen, die im Sedimentationsgleichgewicht in der betrachteten Höhe vorliegen. Die Absorption von Ultraschall in verdünnten Losungen von Phenol ) Wir haben den Absorptionskoeffizienten a für Ultraschall von 12,3 MHz an Lösungen von Phenol in CGI4 bei kleinen Phenolkonzentrationen nach der bekannten optischen Methode ^ gemessen. Die relative Genauigkeit der a-Werte ist besser als ± 2 % ; die Absolutgenauigkeit ist bekanntlich schwer abzuschätzen und für das vorliegende Problem auch von geringerer Bedeutung. Der von uns für reinen Tetrachlorkohlenstoff gefundeneWert von a/i'^ = 527 10-1 '