language: de

Ein Vergleich der Massenspektren einfach nnd doppelt geladener Ionen von Kohlenwasserstoffen

Von Arnim Henglein
Max-Planck-Institut für Chemie,
Mainz
(Z. Naturforschg. 7a, 297-299 [1952];

[eingeg. am 1. April 1952 )]

Die massenspektrometrische Untersuchung von dop-