language: de

Thermokraftmessungen an Kupferoxydul bei hohen Temperaturen

Yon Helmut Müser und Helmut Schilling
Physikalisches Institut der Universität Frankfurt-Main
(Z. Naturforschg. 7a, 211-212 [1952];

[eingegangen am 15. Dez. 1951)]

Bei Hall-Effektmessungen an Kupferoxydul fanden SchottkyundWaibe 1 ^jaßi^^isauerstoffarmen Proben das Vor zeichen der Hall-Spannung von Def ektzu Überschußleitung umschlägt, wenn man die Temperatur über 500 °0 steigert. Spätere, ähnliche Messungen von Feldman^ ergaben keine Vorzeichenumkehr.

Die vorliegenden Untersuchungen sollten klären,