language: de

Zur Theorie der elektrischen Leitfähigkeit von Metallen I

Von H. Koppe
Aus dem Max-Planck-Institut für Physik
Oöttingen
{Z. Naturforschg. 7a, 15^-161 [1952];

[eingegangen am 11. Septemer 1951)]

3. Neue Definition der /8^-Verteilung