language: de

Energiebänder und Zwischenbandterme im gestörten Kronig-Potential

Von B. Kockel
Aus dem Theoretisch-Physikalischen Institut der Universität Leipzig
(Z. Naturforschg.7 a, 10-16 [1952];

[eingegangen am 6. September 1951)]

[W. Heisenberg zum 50. Geburtstag gewidmet]

In einem eindimensionalen Kronigschen Potentialverlauf ist das Potential in einer Zelle erhöht oder erniedrigt. Das Auftreten von Zwischenbandtermen und ihre Lage in Abhängigkeit von der Potentialveränderung werden untersucht und daran einige Bemerkungen über die Vorstellung der verbogenen oder schiefliegenden Energiebänder geknüpft.

I. Einführung und Potentialansatz